Q: No símbolo de uma pilha ou bateria, o que o traço mais longo representa?
A: O polo positivo do dispositivo.

Q: Qual é o sentido convencional da corrente elétrica em relação aos polos de uma bateria?
A: A corrente sai pelo polo positivo e retorna pelo polo negativo.

Q: Qual é a função básica de um resistor em um circuito elétrico?
A: Dificultar a passagem da corrente elétrica e consumir potencial.

Q: Qual é a função de um interruptor simples em um circuito?
A: Abrir ou fechar o caminho para a passagem da corrente elétrica.

Q: Como se define uma associação de resistores em série?
A: Quando os resistores estão ligados em sequência no mesmo fio.

Q: Ao adicionar resistores em série, o que ocorre com a resistência equivalente do conjunto?
A: A resistência equivalente aumenta.

Q: Como a adição de resistores em série afeta a corrente total do circuito (mantendo a DDP constante)?
A: A corrente total diminui devido ao aumento da resistência total.

Q: Qual é o procedimento matemático para calcular a resistência equivalente em série?
A: Somar os valores de todas as resistências individuais do conjunto.

Q: Como se define uma associação de resistores em paralelo?
A: Quando os resistores estão conectados aos mesmos nós.

Q: O que é um 'nó' em um circuito elétrico?
A: Um ponto de conexão onde o fio se divide em três ou mais ramos.

Q: Ao adicionar resistores em paralelo, o que ocorre com a resistência equivalente do circuito?
A: A resistência equivalente diminui.

Q: Por que a resistência equivalente diminui em uma associação em paralelo?
A: Porque são oferecidos mais caminhos para a passagem da corrente elétrica.

Q: Em uma associação em paralelo, a resistência equivalente é sempre _____ que o menor dos resistores individuais.
A: Menor

Q: O que caracteriza fisicamente um curto-circuito em um componente?
A: Quando as extremidades do componente são ligadas por um caminho sem resistência.

Q: Teoricamente, por que a corrente não passa por um resistor em curto-circuito?
A: Porque não há diferença de potencial (DDP) entre seus terminais.

Q: Como identificar pontos de mesmo potencial elétrico em um esquema de circuito?
A: Pontos conectados por fios ideais (sem resistência entre eles) possuem o mesmo potencial.

Q: No método de nomear nós, o que acontece com a letra (nome do ponto) ao atravessar um resistor?
A: A letra deve ser alterada, pois há uma mudança de potencial.

Q: No método de nomear nós, o que acontece com a letra ao seguir por um fio sem resistência?
A: A letra permanece a mesma, pois o potencial é constante.

Q: Qual é a função prática de associar resistências em paralelo?
A: Diminuir a resistência total do circuito para permitir maior corrente elétrica.

Q: Como a corrente elétrica se comporta ao encontrar um nó que leva a um caminho com resistência e outro sem resistência?
A: A corrente passa integralmente pelo caminho sem resistência, ignorando o caminho resistivo (curto-circuito).

Q: O que define se dois resistores em 'linha reta' no desenho estão realmente em série?
A: A ausência de nós entre eles que desviem a corrente elétrica.

Q: A resistência equivalente em paralelo de n resistores iguais a \(\ce{$R$}\) resulta em _____.
A: \(\ce{$\frac{R}{n}$}\)

Q: Como o conceito de 'Diferença de Potencial' se relaciona com a analogia da escada?
A: A DDP é a diferença de altura entre o topo e a base da escada (resistor).

Q: Como identificar um curto circuito numa resistência?
A: Marcar todos os nós do circuito com bolinhas. Utilizar a mesma letra entre dois pontos sem resistência e mudar a letra ao passar por uma resistência. Quem estiver ligado entre pontos com a mesma letra estará em curto-circuito.

Q: Como determinar se dois resistores estão em paralelo?
A: Verificando se ambos estão ligados exatamente ao mesmo par de nós (potenciais).