Q: Qual é a grandeza física medida por um amperímetro e como deve ser ligado?
A: Corrente elétrica (\(\ce{$I$}\)) e em Série.

Q: Como um amperímetro deve ser conectado em relação ao dispositivo que se deseja medir?
A: Em série.

Q: Qual é o valor da resistência interna de um amperímetro ideal?
A: Nulo (zero).

Q: Na análise de circuitos, um amperímetro ideal pode ser substituído por qual elemento?
A: Um fio ideal (curto-circuito ou chave fechada).

Q: O que ocorre se um amperímetro ideal for ligado por erro em paralelo com um resistor?
A: Ocorre um curto-circuito no resistor.

Q: Qual grandeza física o voltímetro se propõe a medir e como deve estar ligado?
A: Tensão elétrica ou diferença de potencial (\(\ce{$U$}\)) e Paralelo.

Q: De que maneira um voltímetro deve ser conectado no circuito?
A: Em paralelo.

Q: Qual é a característica da resistência interna de um voltímetro ideal?
A: Resistência infinita.

Q: Para simplificar o desenho de um circuito, como podemos representar um voltímetro ideal?
A: Como um trecho de circuito aberto (chave aberta).

Q: Por que a corrente elétrica não deve percorrer o interior de um voltímetro ideal?
A: Devido à sua resistência interna ser infinita.

Q: Em que consiste a 'Habilidade 1' para resolução de circuitos e quando é melhor usaá-la?
A: Em simplificar o circuito calculando a resistência equivalente (\(\ce{$R_{eq}$}\)), jogando no U = R . i para descobrir a corrente da fonte quando só possui sua força eletromotriz (Volts gerados).

Q: Qual é o objetivo da 'Habilidade 2' na análise de malhas?
A: Determinar como a corrente elétrica se divide entre caminhos paralelos.

Q: O que estabelece a 'Habilidade 3' sobre a força eletromotriz (\(\ce{$E$}\)) gerada?
A: Toda a energia gerada pela fonte deve ser consumida pelos elementos do circuito.

Q: No procedimento padrão, qual o primeiro passo se o circuito não fornece nenhuma corrente inicial?
A: Juntar todas as resistências para encontrar a resistência equivalente total.

Q: Após encontrar a resistência equivalente total e usar a voltagem da bateria, o que se descobre?
A: A corrente total que sai da bateria.

Q: Como o voltímetro se comporta se for ligado incorretamente em série no fio principal?
A: Ele interrompe a passagem de corrente devido à sua resistência infinita.

Q: Para medir a corrente que passa especificamente por uma lâmpada, onde o amperímetro deve estar?
A: No mesmo fio que a lâmpada (em série com ela).

Q: O que o volímetro abaixo irá medir e de quem?
A: As quedas de potencial (Volts) consumidos nos resistores de 3 Ohms e 4 Ohms.

Q: Em um circuito de malha única, como se comporta a corrente elétrica em todos os pontos?
A: A corrente é constante em todo o circuito.

Q: Se dois resistores estão em paralelo, o que se pode afirmar sobre a tensão (\(\ce{$U$}\)) neles?
A: Ambos estão submetidos à mesma diferença de potencial.

Q: Se um voltímetro está conectado entre os terminais de uma bateria e um resistor em série, como calcular sua leitura?
A: Subtraindo a queda de potencial do resistor do ganho de potencial da bateria.

Q: Ao fechar uma chave que coloca um fio ideal em paralelo com um resistor, o que acontece com esse resistor?
A: Ele entra em curto-circuito e para de funcionar.

Q: Por que o amperímetro deve ter resistência nula para ser ideal?
A: Para que ele não consuma energia e não diminua a corrente que pretende medir.

Q: O que um voltímetro mede se for conectado entre dois fios sem nenhum componente entre eles?
A: A diferença de potencial entre os potenciais presentes naqueles dois fios.

Q: Qual é o objetivo final de aplicar as três habilidades de resolução em sequência?
A: Determinar todos os valores de corrente, resistência e tensão do sistema elétrico.