Q: No símbolo de uma pilha ou bateria, o que o traço mais longo representa?
A: O polo positivo do dispositivo.

Q: Qual é o sentido convencional da corrente elétrica em relação aos polos de uma bateria?
A: A corrente sai pelo polo positivo e retorna pelo polo negativo.

Q: Qual é a função básica de um resistor em um circuito elétrico?
A: Dificultar a passagem da corrente elétrica e consumir potencial.

Q: Qual é a função de um interruptor simples em um circuito?
A: Abrir ou fechar o caminho para a passagem da corrente elétrica.

Q: Como se define uma associação de resistores em série?
A: Quando os resistores estão ligados em sequência no mesmo fio.

Q: Ao adicionar resistores em série, o que ocorre com a resistência equivalente do conjunto?
A: A resistência equivalente aumenta.

Q: Como a adição de resistores em série afeta a corrente total do circuito (mantendo a DDP constante)?
A: A corrente total diminui devido ao aumento da resistência total.

Q: Qual é o procedimento matemático para calcular a resistência equivalente em série?
A: Somar os valores de todas as resistências individuais do conjunto.

Q: Como se define uma associação de resistores em paralelo?
A: Quando os resistores estão conectados aos mesmos nós.

Q: O que é um 'nó' em um circuito elétrico?
A: Um ponto de conexão onde o fio se divide em três ou mais ramos.

Q: Ao adicionar resistores em paralelo, o que ocorre com a resistência equivalente do circuito?
A: A resistência equivalente diminui.

Q: Por que a resistência equivalente diminui em uma associação em paralelo?
A: Porque são oferecidos mais caminhos para a passagem da corrente elétrica.

Q: Em uma associação em paralelo, a resistência equivalente é sempre _____ que o menor dos resistores individuais.
A: Menor

Q: Qual é a função prática de associar resistências em paralelo?
A: Diminuir a resistência total do circuito para permitir maior corrente elétrica.

Q: A resistência equivalente em paralelo de n resistores iguais a \(\ce{$R$}\) resulta em _____.
A: \(\ce{$\frac{R}{n}$}\)

Q: Como determinar se dois resistores estão em paralelo?
A: Verificando se ambos estão ligados exatamente ao mesmo par de nós (potenciais).

Q: Ao passar por um resistor, o que acontece com a carga elétrica (corrente)?
A: A carga elétrica se conserva; ela não é destruída nem consumida ao atravessar o componente.

Q: Como a corrente elétrica se comporta ao encontrar um nó com múltiplos caminhos?
A: Ela se divide de maneira inversamente proporcional à resistência de cada caminho.

Q: Caminhos com maior resistência elétrica recebem uma quantidade _____ de corrente.
A: menor

Q: Se dois caminhos em paralelo possuem resistências idênticas, como a corrente se divide?
A: A corrente se divide igualmente (metade para cada lado).

Q: Se o caminho A tem o dobro da resistência do caminho B, qual será a relação entre suas correntes?
A: O caminho B terá o dobro da corrente do caminho A.

Q: Ao analisar a divisão de corrente, deve-se considerar a resistência de apenas um componente ou a resistência total do ramo?
A: A resistência total de todo o ramo (caminho completo entre os nós).

Q: Ao adicionar resistores em série em um circuito, o que acontece com a resistência equivalente e a corrente total?
A: A resistência equivalente aumenta e a corrente total diminui.

Q: O que significa dizer que a divisão de corrente é 'inversamente proporcional' à resistência?
A: Significa que o caminho que oferece mais dificuldade (resistência) permite a passagem de menos carga (corrente).

Q: Se a resistência de um ramo é \(\ce{$R$}\) e a do outro é \(\ce{$3R$}\), como o valor \(\ce{$i$}\) total se divide entre eles?
A: O ramo \(\ce{$R$}\) recebe \(\ce{$3/4$}\) da corrente e o ramo \(\ce{$3R$}\) recebe \(\ce{$1/4$}\) da corrente.

Q: O que é necessário para que exista uma corrente elétrica entre dois pontos em um circuito?
A: Uma diferença de potencial (\(\ce{$U$}\)) ou desnível de energia.

Q: Princípio da conservação de energia em circuitos: Toda a Força Eletromotriz gerada pela pilha deve ser _____ ao longo do circuito.
A: consumida

Q: Em uma associação em série, como a tensão da fonte se comporta em relação aos resistores?
A: A tensão é dividida entre os resistores presentes no caminho.

Q: Se dois resistores idênticos estão em série, como a tensão da bateria é distribuída?
A: Metade da tensão para cada resistor.

Q: Em uma associação em série, o resistor de maior resistência consumirá uma parcela _____ da tensão total.
A: maior

Q: Se um resistor possui o dobro da resistência de outro e ambos estão em série, qual a relação entre as tensões consumidas?
A: O resistor maior consome o dobro da tensão do menor.

Q: Por que a tensão (\(\ce{$U$}\)) é a mesma para todos os componentes ligados em paralelo?
A: Porque todos os ramos iniciam e terminam nos mesmos pontos de potencial. Sâo caminhos alternativos que levam de um ponto para o mesmo ponto.

Q: Na analogia mecânica, por que resistores em paralelo não somam suas quedas de tensão?
A: Porque representam caminhos alternativos (rampas independentes) entre as mesmas alturas.

Q: Qual é o efeito de adicionar mais caminhos em paralelo sobre a resistência equivalente do circuito?
A: A resistência equivalente diminui, facilitando a passagem da corrente no circuito.

Q: Ao resolver um circuito sem informações de corrente ou potência, qual deve ser o primeiro passo?
A: Calcular a resistência equivalente (\(\ce{$R_{eq}$}\)) para encontrar a corrente total da fonte.

Q: Procedimento: Se a questão fornece a corrente em um ramo específico, o que se deve fazer ?
A: Distribuir as correntes e tensões pelos demais ramos usando proporções.

Q: Como a corrente elétrica se divide ao encontrar um 'nó' com resistências diferentes?
A: Inversamente proporcional às resistências (o caminho mais difícil recebe menos corrente).

Q: Para descobrir a tensão consumida em um resistor específico conhecendo sua corrente, aplica-se a fórmula _____.
A: \(\ce{$U = R \cdot I$}\)

Q: Em uma análise de circuito, se você percorre um caminho e a soma das tensões não iguala a fonte, o que isso indica?
A: Que houve erro na distribuição de potencial ou na aplicação da Lei das Malhas.

Q: Se um dispositivo de baixa voltagem for ligado diretamente a uma bateria de alta voltagem, o que acontece?
A: O dispositivo queima, pois a bateria força toda a sua energia sobre ele.

Q: Para proteger um componente que opera com tensão menor que a da fonte, como deve ser ligado o resistor de proteção?
A: Em série com o componente.

Q: Qual a finalidade principal de associar um resistor em série com uma lâmpada?
A: Dividir a tensão da fonte para que a lâmpada receba apenas o necessário.

Q: Em um circuito misto, o que define um 'nó'?
A: Um ponto onde a corrente elétrica se divide em dois ou mais caminhos.

Q: Ao encontrar a corrente de um resistor em um ramo de um paralelo, como descobrir a corrente do ramo ao lado?
A: Através da proporção inversa das resistências entre os ramos.

Q: Na analogia mecânica, o que acontece com a 'bolinha' após passar por todas as resistências e retornar à pilha?
A: Ela chega ao potencial zero e deve ser elevada novamente pelo elevador (pilha).

Q: O que acontece com a tensão em um componente se a resistência total do circuito aumentar, mantendo a fonte constante?
A: A corrente total diminui, alterando a distribuição de tensão nos componentes em série.

Q: Se a unidade de resistência está em \(\ce{$k\Omega$}\) e a de corrente em \(\ce{$mA$}\), qual será a unidade da tensão resultante?
A: Volts (\(\ce{$V$}\)), pois os prefixos \(\ce{$10^3$}\) e \(\ce{$10^{-3}$}\) se anulam.

Q: Se um circuito tem apenas uma lâmpada ligada a uma bateria, quanta tensão a lâmpada consome?
A: Toda a tensão (força eletromotriz) fornecida pela bateria.

Q: Em paralelo, a corrente se divide, mas a _____ é a mesma.
A: tensão (ou ddp)

Q: Em série, a tensão se divide, mas a _____ é a mesma.
A: corrente elétrica

Q: O que indica a letra \(\ce{$\epsilon$}\) em diagramas de circuitos elétricos?
A: Força Eletromotriz. Significa quantos Volts a pilha gera.

Q: Se você conhece a voltagem total da fonte e a voltagem consumida em parte de um circuito em série, como achar a voltagem no restante?
A: Subtraindo a voltagem consumida da voltagem total da fonte.

Q: Se a resistência de um ramo em paralelo é o triplo da outra, qual a proporção da corrente que passa por ela?
A: Um terço da corrente do outro ramo (ou um quarto da corrente total).

Q: Qual é a unidade de medida da Força Eletromotriz?
A: Volts (\(\ce{$V$}\)).

Q: O que acontece com a tensão aplicada em resistores em Série?
A: É divida entre eles, proporcional a cada resistência.